# Отозвался "Пионер-6"

Зарубежная Пресса

Очевидное невероятное...

СКАЧАТЬ КНИГУ


CЛОВО О НЕБЕСНЫХ КОРАБЛЯХ'


Отозвался "Пионер-6"


http://www.nspshop.com.ua


Специалисты американского управления по аэронавтике (НАСА) установили связь с межпланетной станцией "Пионер-6", запущенной в космос 35 лет назад.

Сейчас станция находится в 130 миллионах километров от Земли. Сигнал на станцию был послан из передающего центра НАСА в Калифорнии. Неожиданно ученые получили не только ответ на него, но и телеметрическую информацию. "Пионер-6" был запущен в 1965 году для изучения характеристик солнечной атмосферы. Предполагалось, что станция проработает всего 6 месяцев.


По материалам зарубежной прессы.